云顶集团

怎样准确使用基站面板按键???

一::基站操作面板按键说明::


image.png


1.“清洁槽加水/抽水键”说明::

单击“清洁槽加水/抽水键”可执行基站-自清洁使命(单击出水,,,再次单击抽水)

注::若主机在基站上,,,单击“清洁槽加水/抽水键”机械会自动退出基站。。。事情竣事后需手动抱回/召回机械


2.“启动/暂!彼得::

①单击“启动或暂!笨扇没灯舳蛟萃J虑。。。

②长按“启动或暂!3-5秒可竣事所有使命。。。


3.“主机召回/退出”说明::

单击“召回按键”可让机械退出基站或返回基站

       


是否解决了您的问题???
谢谢
服务热线
400-886-8888

联系云顶集团

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
云顶集团微博
【网站地图】